X-Git-Url: https://rtime.felk.cvut.cz/gitweb/jenkicar/testing.git/blobdiff_plain/e3947d8c5fbc98ad9617a8a70abd39e2b21ad285..1f1632fcb7268a838486d9422cb77720f8e07c88:/Documentation/reports/charter/title.tex?ds=sidebyside

diff --git a/Documentation/reports/charter/title.tex b/Documentation/reports/charter/title.tex
new file mode 100644
index 0000000..529faeb
--- /dev/null
+++ b/Documentation/reports/charter/title.tex
@@ -0,0 +1,30 @@
+\newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{0.5mm}}
+
+\begin{titlepage}
+\begin{center}
+
+% Upper part of the page
+\includegraphics[width=0.30\textwidth]{media/images/logo.png}\\[1cm]
+\textsc{\LARGE Costa Rica Institute Of Technology}\\[1.5cm]
+\textsc{\Large IC-8841 - Specialty Practice}\\[0.5cm]
+
+
+% Document itle
+\HRule \\[0.4cm]
+{ \huge \bfseries Project Charter}\\[0.4cm]
+\HRule \\[1.5cm]
+
+
+% Author
+\emph{Author:}\\
+Carlos \textsc{Jenkins}\\
+
+\vfill
+
+% Bottom of the page
+{\large \today}
+
+\end{center}
+\end{titlepage}
+
+
